# Души отчаянная юность

Владимир Федорович Шугля

## Владимир ШУГЛЯ

## Души отчаянная юность...

## * * *

Лунная дорожка - бледный свет во тьме,
Белая березка клонится ко мне.
Небосвод, как добрый старый чародей,
Манит серебром мерцающих огней.

Ветер осторожно шелестит листвой,
На душе тревожно позднею порой.
В зеркале остылой, сумрачной воды
Звезд милльоннокрылых капельки-следы...

Ветер, как обноски, листья ворошит
И другой березке голову кружит.
Баловень беспечный, вот уж сколько дней,
В чувствах своих вечных признается ей.

Вот и лунный отблеск побледнел в ночи,
И березки образ, будто свет свечи.
Ветер стих, готовый обратиться в сон,
Завтра вспомнит снова о березке он.