# Марласов Пред светлым именем твоим

Анатолий Михайлович Марласов

## Анатолий Марласов


## ПРЕД СВЕТЛЫМ ИМЕНЕМ ТВОИМ...

Книга избранной лирики


## * * *


На месяце повеситься -
И повисеть.
Такая куролесица -
Ни пить, ни есть.

Висит поэт - и задницей
Он задевает век...
Кому-то очень нравится
Висящий человек.

Носки его болтаются,
Ботинки на весу,
А существо скрывается
В таинственном лесу.

На месяце повесился
Задумчивый поэт
Не потому, что весело,
Не потому что, нет...
1991 г.